﻿
:lang: ja
include::config.adoc[]
// custom css.
//:stylesdir: ./
//:stylesheet: edit.css
//:toc: left
//:imagesdir: Images

// Custom Icons(J)
//:icons: image
//:iconsdir: icons
//:icontype: png
//

{ExtendStyle}
// After need empty-one-line


// SCREEN / CONFIDENTIAL
:SCREENGA: pass:q[image:SCREENGA.png[]]
:CONF: 		pass:q[image:Confidential.png[]]
:DocNo: Internal
:HeadLine: 	pass:n[{SCREENGA} [.right]##{DocNo}  {CONF}##]

{HeadLine}

---



= 業務改善：CSRender（GUI開発）
[.text-right]
--
2021/11/09　AP開発部　辻
--
// tag::sub[]

内容::
前回アクションの報告

前回アクション::
GUIを作成する

作業報告::
* CLIツールのCSRenderをGUI化
* WPF（C#やVBで作成できるUIフレームワーク）でGUIを作成
* 検版機能をPureVerify（CLI対応ver）に変更

(現時点での)具体的な機能紹介::
image:CSRender1109.PNG[t,500]

* 対象フォルダ選択ボタン
TIFF出力あるいは検版する対象のフォルダを選択
パス入力は対象フォルダを左のテキストボックスにドラッグ&ドロップすることでも可能。
* リファレンスフォルダ選択ボタン
検版の際に参照するフォルダを選択
対象フォルダ同様ドラッグ&ドラップ入力対応
* 作業フォルダ選択ボタン
生成したTIFFファイルや検版レポートの送り先
* 解像度入力アップダウンメニュー
TIFF出力の解像度を決定（デフォルトは72）
* TIFF出力のファイル形式選択プルダウン
JPG、JPEG、PNG、TIF、TIFF、GIF、BMP出力が可能
* ページ範囲プルダウン
TIFF出力するページ範囲を決定。指定を選択すると右のテキストボックスに入力可能に
* 処理結果出力テキストボックス
今のところTIFF出力の場合でしか機能していない

検版機能（PureVerify）::
10/26の進捗会後にツールをPureVerifyに変更（画像の検版結果出力はCSRender当時のもの）
. 対象フォルダ、リファレンスフォルダ、作業フォルダを指定
. 比較ボタンを押す
. コマンドプロンプトが表示され、検版内容を出力
. 検版終了後しばらくするとcmdを自動的に削除
. 作業フォルダに検版結果を示したPDFとlogが出力される

TIFF出力機能（CSRender）::
. 対象フォルダ、作業フォルダを指定
. TIFF出力ボタンを押す
. GUIのテキストボックスに
** 対象フォルダ内に含まれるPDFファイル
** PDFファイルのページ数
** 指定ファイル形式への変換に掛かった時間
を出力
. 作業フォルダに指定されたファイル形式に変換された各ページのデータが出力

現時点での課題::
* GUIのツールがTIFF出力と検版でちぐはぐ
* PureVerifyの検版パラメータが固定

今後の予定::
* GUIの各ツールを再検討（-11/M)

// end::sub[]


