﻿
:lang: ja
include::config.adoc[]
// custom css.
//:stylesdir: ./
//:stylesheet: edit.css
//:toc: left
//:imagesdir: Images

// Custom Icons(J)
//:icons: image
//:iconsdir: icons
//:icontype: png
//

{ExtendStyle}
// After need empty-one-line



= GUI修正仕様
[.text-right]
--
2022/02/01
--
// tag::sub[]

== Summary
修正版PDF検版ツールCSRenderの仕様について記した文書です

== イメージ図

image:GUI.PNG[*,700]
赤字が修正箇所

== 修正予定
* Tiff～の表記を画像～に変更
Tiffパラメーター→画像出力パラメーター、Tiff出力→画像出力
* 画像出力のファイル形式選択メニューを実行ボタンの左に配置
上記イメージ図参照
* NG判定の画像を出力
GUIからPureVerifyを呼び出す際に##/outDiff引数##を追加
/outDiff引数概要：
`/outDiff "E:\Temp\work\OUT_DIFF2` で"E:\Temp\work\OUT_DIFF2直下にOK、NGフォルダを作成
OUT_DIFF2
|-OK
　|-Log…検版一致したファイルのログ
|-NG
　|-Log…検版不一致したファイルのログ
　|-Tiff…検版差異画像ファイル
* ファイルごとでのレポート出力
GUIからPureVerifyを呼び出す際に##/inspTiff引数##を追加
/inspTiff引数概要：
対象、リファレンスフォルダにFirst.pdf、Second.pdf、Third.pdfがある場合、`/inspTiff First.pdf` でFirst.pdfのみを検版する
GUIでの処理プラン：
（First.pdf、Second.pdf、Third.pdfがある場合）
. PureVerify呼び出し前に、対象フォルダの全ファイル名を取得（現verでもレポート記入用に取得している）
. /inspTiff First.pdf、/inspTiff Second.pdf、/inspTiff Thirdpdfをそれぞれ引数に加えてPureVerifyを三回実行。出力する検版レポート名は「report_ファイル名.pdf」にそれぞれ指定する。（例：report_First.pdf）
. 「レポート出力フォルダ」で指定したパスに「report」フォルダを作成し、検版レポート3ファイルを出力

// end::sub[]


