﻿
:lang: ja
include::config.adoc[]
// custom css.
//:stylesdir: ./
//:stylesheet: edit.css
//:toc: left
//:imagesdir: Images

// Custom Icons(J)
//:icons: image
//:iconsdir: icons
//:icontype: png
//

{ExtendStyle}
// After need empty-one-line



= CSRender修正内容
[.text-right]
--
2022/03/17　辻
--
// tag::sub[]

== 概要
今回検版ツールを修正した内容を説明する文書です。


== 今回の修正箇所

* 検版するPDF毎でのレポート出力
* 出力するレポート名に検版結果(OK/NG)を明記

== 修正の詳細

=== 検版するPDF毎でのレポート出力

Tool使用後コメントシート抜粋::
----
No.2：検版結果は、ファイル単位で出力する様にしてほしい。
No.12：【検版レポート】検版結果のPDFファイルは別々のレポートを作成して欲しい。 
----
修正内容::
* ファイル毎でPureVerifyを起動
PureVerifyのCLIツールを呼び出す際に、/inspTiffを引数に追加することで検版するPDFの画像を指定。
* PureVerifyの処理をマルチスレッドで処理
C#のParallelクラスを用い、検版するPDFファイルの数だけ実行されるPureVerifyの処理をマルチスレッド化。スレッドの上限は4に設定。
* GUIーのレポート名指定メニューをレポート出力フォルダ指定メニューに変更
今までは検版レポート名をパスを含めて自由に設定できたが、PDF毎に複数の検版レポートを出力するに伴い、出力先のフォルダパスを指定するのみのメニューに修正。
* レポートの記載内容を一部修正
レポートの記載内容を対象の各PDFファイルに沿った内容となるように修正。

=== 出力するレポート名に検版結果(OK/NG)を明記

Tool使用後コメントシート抜粋::
----
No.3：検版結果レポートを開かなくても、NGのPDFファイルが分かるようにしてほしい
No.13：検版結果のPDFファイルは従来検版ツールのレポートより分かりにくいです。レポートのファイル名を見ると、OK、NGはすぐに分かるようにして欲しい。
----
修正内容::
* 検版レポート名を対応するPDFファイル名に修正
検版レポートの名前を、検版したPDFのファイル名＋実行した日時（年月日_時分）として出力するように修正。
* レポート名の接頭にOK/NGを付与
検版レポートの接頭に【OK】あるいは【NG】を付与し、エクスプローラー上から一目で検版結果を判断可能に修正。
（例：【NG】target.pdf【220317_1500】&1%1.pdf　←　target.pdfというファイルを2022年3月17日15時0分に検版し、その結果がNGだった場合のレポートファイル名）

== 修正後の動作分析
処理時間::
[cols="4*", options="header"]
|===
|バージョン\ファイル数
|50ファイル
|100ファイル
|150ファイル

|前回配布時のツール
|0分36.98秒
|1分10.73秒
|1分42.97秒

|今回の修正版ツール
|3分31.97秒
|6分08.63秒
|9分03.73秒
|===

実行ボタンを押してから終了までの処理時間は、修正前からおよそ6倍の長さになった。これはPureVerifyを呼び出す回数と表示するコンソールが増えたためである（コンソールは処理終了から閉じるまでの間に数秒のsleepがあるため）。コンソールは前回ツールの時点で非表示にしてほしいとの要望が数件あり、今後の修正で非表示化することにより、もう少し時間を削減できる見込み（Pureverify内部の修正が必要）。一番削減を見込めるのは、1度のPureVerify呼び出しでPDFごとのレポートを生成することかなあと思います。

レポートの確認::
エクスプローラー上から一目でどのファイルがOK/NGなのか判別可能に。処理中であっても、出力先のフォルダをエクスプローラーで開いていれば、リアルタイムでOK/NGの判別が可能。名前の並び替えでOK/NGを一纏まりに表示できる。
image:tooldump1.png[]


以上
// end::sub[]


