
:lang: ja
include::config.adoc[]
// custom css.
//:stylesdir: ./
//:stylesheet: edit.css
//:toc: left
//:imagesdir: Images
:toc: left

// Custom Icons(J)
:icons: image
:iconsdir: icons
:icontype: png
//

{ExtendStyle}
// After need empty-one-line


// SCREEN / CONFIDENTIAL
//:SCREENGA: pass:q[image:SCREENGA.png[]]
//:CONF: 		pass:q[image:Confidential.png[]]
//:DocNo: Internal
//:HeadLine: 	pass:n[{SCREENGA} [.right]##{DocNo}  {CONF}##]

//{HeadLine}

== CSRender検版レポート

=== レポート概要

検版対象のPDFファイル情報やGUI設定値、検版結果について記したドキュメントです。

=== 検版レポート名
CSRenderで検査した結果は、レポートとしてPDFファイルの出力されます。出力先とファイル名は、GUIの「検版レポート名」メニューから指定できます。GUIメニューで指定しなかった場合は、「作業フォルダ」メニューでしていしたフォルダに「report」フォルダが作成され、そこに「report_<作成日時>.pdf」という名前で出力されます。また、検版レポートのファイル名は以下の規則で作成されます。

検版差異があった場合::
<指定したファイル名>&<カレントファイル番号>%<全ファイル数>.pdf

検版差異がなかった場合::
<指定したファイル名>.pdf

検査レポートは、システム設定値（検査範囲ページ数の最大値）を超えないようにファイルを分割します。（全ファイル数：分割数、カレントファイル番号：分割順）

=== Acrobatの設定
検査レポートはAcrobatで確認します。Acorbatは以下の設定でお使いください。
編集>環境設定（あるいはkbd:[cntrol+K]）で設定メニューを開きます。「ページコンテンツと情報」を設定します。
image:AcrobatSet2.PNG[*,700]
赤枠部拡大
image:AcrobatSet.PNG[*,550]

=== サマリー
検査レポートの１ページ目は検査結果のサマリーです。
image:ReportSam.png[*,550]
検査結果
|===
|項目 |内容 

|差異数
|検版差異が見つかったページ数

|検査ページ数
|検査を行った画像数

|検査時間
|検査にかかった時間

|レポート作成日
|検査レポートを作成した日時

|レポートファイル名
|検査レポートファイル名

|分割数
|検査レポートの分割数

|===

CSRender：検査を行ったときの設定
|===
|項目 |内容 

|バージョン
|CSRenderのバージョン

|CSRenderパス
|CSRenderの配置しているパス

|RIP処理
|RIP処理で使用しているレンダリングエンジン

|検版感度
|CSRenderで設定している検版の感度

|位置ズレ許容量
|同上

|諧調差許容量
|同上

|微小差異許容量
|同上

|視覚的あいまい量
|同上

|指定ページ
|指定したPDFのページ番号

|マーク距離
|Prefarenceで設定した値

|===

PDF情報
|===
|項目 |内容 

|リファレンスフォルダ
|リファレンスPDFのパス

|リファレンスファイル数
|リファレンスしたPDFのファイル数

|リファレンスファイル
|リファレンスPDFのファイル名

|リファレンスページ数
|リファレンスPDFのページ数

|対象フォルダ
|対象PDFのパス

|対象ファイル数
|対象PDFのファイル数

|対象ファイル
|対象PDFのファイル名

|対象ページ数
|対象PDFのページ数

|===

画像情報
|===
|項目 |内容 

|リファレンス画像パス
|リファレンスPDFのRIPデータ出力先パス

|リファレンス画像数
|リファレンスPDFをRIPした画像数

|対象画像パス
|対象PDFのRIPデータ出力先パス

|対象画像数
|対象PDFをRIPした画像数
|===

=== 検版差異画像

NOTE: 検査レポートのサマリーの後は差異画像です。検査で差異が見つからなかった場合、差異画像はありません

Acrobatのレイヤーリスト、注釈リストを表示します。
image:rayer.PNG[*,550]
|===
|項目 |内容 

|PAGE INFO
|ページの左上に”ファイル名＋ページ番号＋tif”を表示します。クリックすると入力PDFの該当ページがAcrobat別ウインドウで表示されます。

|DIFF MARKS
|検版差異箇所を囲む赤枠を表示します。

|DIFF
|検版差異画像を表示します。

|REFERENCE
|リファレンス画像を表示します。

|TARGET
|ターゲット画像を表示します。 EQUIOSのRIP結果です。

|===

==== 注釈の説明

DIFF MARKSは注釈で作成されています。注釈リストはDIFF MARKのリストが表示されます。
注釈リストより次のDIFF MARKを選択すると、ズーム表示した状態で、次の差異箇所が表示されます。差異箇所は、Layersより、DIFF MARKS, DIFF, REFERENCEの表示を切り替えて確認してください。検版差異箇所は、ピンク色で表示されます。

以上



