﻿= Normal
// If disable,set "!" : ":key: " -> ":!key: ".
:lang: ja
:doctype: book
:toc: left
:toclevels: 3
:sectnums:
:sectnumlevels: 4
:sectlinks:
:FreePage: 
:!CustomIcon: ja
:UserConfigEnd:
include::config.adoc[]

{HeadLine}

[.text-right]
--
2026/01/25 ##YourName##
--

// tag::sub[]

== 概要
最初の文書です。

== 課題

課題::
+
====
* gitlab上の表示でconfigのカスタマイズ部分が処理できずにそのまま表示されてしまう
====

* rendaringに絡むパラメータを表示させる。 ローカルとサーバー上での違いを確認するため
* configを加工して、問題となる記述を発見すること

image::fig-NG.jpg[]

== 分析


.もう `{plus}{plus}{plus} - {plus}{plus}{plus}`のHTML直接構文がだめみたい
----
// ExtendStyleは常に有効とする。定義して、もう実行しておく。互換性：何回呼ばれても大丈夫。
:ExtendStyle: pass:none[<style>.nw{display:inline-block;white-space:pre;} .nowrap{display:inline-block;white-space:pre;}</style>]
{ExtendStyle}

// Page幅を無効にする

ifdef::FreePage[]
+++<style>#header,#content,#footnotes,#footer{max-width:none;}</style>+++
endif::FreePage[]
----

以上
// end::sub[]

